* Prise peri-informatique:

  +---+----+--------------------------------------------+
  ! 1 ! RX ! Reception de donnees par le terminal.	!
  ! 2 ! GND! Masse.					!
  ! 3 ! TX ! Transmission de donnees par le terminal.	!
  ! 4 ! PT ! Peripherique en transmission.		!
  ! 5 ! TP ! Terminal Pret.			      M1!
  ! 5 !    ! Sortie alimentation 8.5 volt - 1 A.     M1B!
  +---+----+--------------------------------------------+


* Ligne 0 des M1/M10:

           1         2         3         4
  1234567890123456789012345678901234567890
  APPEL                              IR X

	Minitel 1: X = F ou C (fixe/clignotant).
	Minitel 10: message Appel (IAI), prise Inhibee (I), Recopie d'ecran (R).


* Ligne 0 des M1B/M10B:

           1         2         3         4
  1234567890123456789012345678901234567890
  APPEL                               IRX

	X = F/f/C (fixe/clignotant).
	message Appel (IAI), prise Inhibee (I), Recopie d'ecran (R).
